; viewer.def : Defines the module parameters for the application.

NAME         Viewer
DESCRIPTION  'MDI Viewer built with MFC'

EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     10240
STACKSIZE    10240

